                                                                                  Date:  December 18, 1996 Sheet of

                                                                                  Size Document Number REV
                                                                                    A

                                                                                                  R6

                                                                                                 2.4K

                                                                                                        R7

                                                                                                       2.4K
                                                                                                   C16
                                                                                                2200P

                                                                                                         C18
                                                                                                       1000P

                                                                                       15V

                                                                                     3
                                                                                     2

                                                                                              6

                                                                                        71

                                                                                        45

                                                                                          IC7

                                                                                           OP44

                                                                          +5V

                                                                 D2

                                                                 LED

                                                                    CAP  1

                                                                    CAP  3

                                                                    CAP  4

                                                                    BPO  5

                                                                   IOUT  6

                                                                    RF1  9

                                                                    RF2 10

                                                          CLK

                                                      18
                                                          LE

                                                      20
                                                          DATA

                                                      21
                                                          UB2 ADJ

                                                      23
                                                          LB2 ADJ

                                                      24
                                                          VPOT

                                                      25

                                                          IC5

                                                             PCM63PK

                                                5  6

                                                 IC2C

                                                  74HC04

                                                            R10
                                                           150R
                                  3  4

                                    IC2B

                                    74HC04

             8
                     2
             7

               IC1A

               UA9637

                        1  2

                          IC2A

                          74HC04

     T1

 TRANSFORMER

J1
RCA JACK

   FROM CD TRANSPORT

          R2

          150R

   C1

   4700P

                 +5V

                         1

             D1
        1N4148

                   R1
                   17.1K

                            XI

                       6
                            KMODE

                       7
                            0A

                       8
                            0B

                       9
                            T1

                       10
                            T2

                       11
                            BCO

                       12
                            SYNC

                       13
                                     L/R 15

                                     DEF 16

                                      DO 17

                                      WC 18

                                    DIGR 19

                                    DIGL 20

                                     ERR 21

                                     SEL 22

                                      S1 23

                                      S2 24

                                     SCK 25

                                   SSYNC 26

                                     SDO 27

                                     DIN 28
                            ADJ

                       2
                            VCO

                       3
                            XO

                       5

                            IC3

                              YM3623

                                                                         11

                                                                         12

                                                                         13

                                                                         7 -15V R4
                                                                                           1.8K

                                                                                                       15V

                                                                                                                   J2
                                                                                                                RCA JACK
                                                                                                                      LEFT
                                                                                                                      OUT

                                                                                                       -15V

                                                                                                      3
                                                                                                      2

                                                                                                              6

                                                                                                         71

                                                                                                         48

                                                                                                           IC9

                                                                                                          OPA627
                                                                                 C11
                                                                                 0.1u

                                                                                 C21
                                                                                 4.7u

                                                                                           C14

                                                                                           1800P

                                                                         2
                                                       28

                        4

               C4
              0.1u

       R3
       1M
     X’TL

    16.9344M
C2
10P

            C3
           10P

                        14 C6
                                                    0.1u

                                                       C7
                                                         0.1u
                                                                          +5V

                                                                   -5V

                                                                      C10
                                                                    0.1u

                                                                                       15V R8

                                                                                                 2.4K

                                                                                                        R9

                                                                                                       2.4K
                                                                                                   C17
                                                                                                 2200P

                                                                                                         C19
                                                                                                      1000P

                                                                                      -15V

                                                                                     3
                                                                                     2

                                                                                              6

                                                                                        71

                                                                                        45

                                                                                           IC8

                                                                                           OP44
                                                                         11

                                                                         13
                                                                         12

                                                                         7

                                                                    CAP  1

                                                                    CAP  3

                                                                    CAP  4

                                                                    BPO  5

                                                                   IOUT  6

                                                                    RF1  9

                                                                    RF2 10

                                                          CLK

                                                      18
                                                          LE

                                                      20
                                                          DATA

                                                      21
                                                          UB2 ADJ

                                                      23
                                                          LB2 ADJ

                                                      24
                                                          VPOT

                                                      25

                                                          IC6

                                                             PCM63PK

                   DIN

                 1
                   BCKI

                 2
                   CKSL

                 3
                   CKDV

                 4
                   XTI

                 6
                   XTO

                 7
                   CKO

                 9
                   SYN

                10

                   RST

                14 COB 15

                           OW20 16

                           OW18 17

                             DG 20

                            DOR 23

                            DOL 24

                           WCKO 25

                           BCKO 26

                           FSCO 27

                           LRCI 28

                   IC4

                      DF1700

       +5V

                8

                                  22
                                  21
                                              C8
                                          0.1u
                                                       28

                                                   C9
                                               0.1u
                                                                         2

                                                                                 C13
                                                                                 0.1u

                                                                                 C20
                                                                                  4.7u

                                                                                            R5
                                                                                          1.8K
                                                                                           C15

                                                                                          1800P

                                                                                                       15V

                                                                                                      3
                                                                                                      2

                                                                                                              6

                                                                                                         71

                                                                                                         48

                                                                                                           IC10

                                                                                                          OPA627

                                                                                                                   J3
                                                                                                                 RCA JACK
                                                                                                                      RIGHT
                                                                                                                      OUT

                                                                                                       -15V

                                                                   -5V

                                                                      C12
                                                                     0.1u

                C5

               100P

                                                                                              Edit By Yeo-Yie Charng

                                                                                     Digital To Analog Converter With PCM63PK
                                                                                                       : 0004

                                                                                                                   1 1