Date:       May 19, 1997 Sheet of

Size Document Number REV

A

C25

1uf

C26

1uf

+5V

R19

150R

C24

220uF

VI A
D
J

VO

U9
LM317
                                                                                  +5V

                                                                              TO CS8412

                                                                  C27

                                                         220uF

                                                                          C28

                                                                          1uf

                                               VI G
                                                     N
                                                     D

                                                         VO

                                               U10
                                               LM7805

                      ANALOGE

                                 VI
                                       A
                                       D
                                       J

                                           VO

                                 U1
                                 LM317

                                                     R1
                                                     150R

                                                                   C1
                                                                   220uF

                                                                  TO PCM63PK

                                                                                +5V

                                                                                             R9

                                                                                            8.2K

                                                                                                                     ZD

                                                                                                                     6.3V

TO DIGITAL

R20

450R

C23

220uF

& DF1700

GND

TO CS8412

C21

1uf

C22

1uf

+5V

TO TTL IC

CIRCUIT

R17

150R

R18

450R

C20

220uf

C12

1000uF

R11

150R

C11 220uF

D3

1N4002
VI A
D
J

VO

U8
LM317

                                                                                                               VI A
                                                                                                                     D
                                                                                                                     J

VO

                                                                                                               U5
                                                                                                               LM317

                                                                                                                       R12
                                                                                                                       1.2k

                                                                                                       Q1

                                                                                                   TIP41
                                                                                GND

                                                                                             R10

                                                                                           100R

                                                       C2
                                                       220uF

                                                       C3

                                                    220uF

                                         R3
                                         450R

                                         R2
                                         450R

                      POWER
                      SUPPLY

                                 VI

                                       A
                                       D
                                       J VO

                                 U2
                                 LM337

                                                       R4

                                                     150R

                                                                   C4
                                                                   220uF

                                                                                -5V
DIGITAL
POWER

C19

220uF

GND

+5V

C17

220uF

TO PCM63PK

VI
A
D
J

VO

U6
LM317
R13

150R
C13
4700uF

SUPPLY

                                                                                              +15V

                                                                                       C9
                                                                                       220uF

                                                                                        TO OP AMP

                                                       VI
                                                             A
                                                             D
                                                             J

                                                                 VO

                                                       U3
                                                       LM317

                                                                           R5
                                                                           150R

                                                   C5

                                                10000uF

AC

AC

                 T1

           110/20

                                   D2

                             1N5402

                                                   C6

                                                  10000uF

                                                                         C8

                                                                      220uF
                                                         R7
                                                     1.65K

                                                         R6
                                                    1.65K

                                                                         C7

                                                                      220uF

                                                                                              GND

                                                                                                            AC

                                                                                                            AC

T2

                                                                                                                      110/20

D1

1N5402

R14

450R

R15
450R

C15
220uF

C16

220uF

GND

-5V

C18

220uF

VI

A
D
J VO

U7
LM337

R16

150R

C14
4700uF

                                                                                              -15V

                                                                                       C10
                                                                                       220uF

                                                       VI

                                                             A
                                                             D
                                                             J VO

                                                       U4
                                                       LM337

                                                                           R8
                                                                           150R

Edit By Yeo-Yie Charng

POWER SUPLY

: 0003

DAC

2